From 902d6c7115c46858580fedb5cb785a1d58941ca4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: fiddlosopher <fiddlosopher@788f1e2b-df1e-0410-8736-df70ead52e1b>
Date: Wed, 29 Aug 2007 00:03:45 +0000
Subject: Fixed bug in LaTeX writer:  autolinks would not cause
 '\usepackage{url}' to be put in the document header. Also, changes to state
 in enumerated list items would be overwritten.

git-svn-id: https://pandoc.googlecode.com/svn/trunk@947 788f1e2b-df1e-0410-8736-df70ead52e1b
---
 tests/writer.latex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'tests/writer.latex')

diff --git a/tests/writer.latex b/tests/writer.latex
index 337fd05bb..ad2e181e0 100644
--- a/tests/writer.latex
+++ b/tests/writer.latex
@@ -9,6 +9,7 @@
 \usepackage{enumerate}
 \usepackage{fancyvrb}
 \usepackage{graphicx}
+\usepackage{url}
 \setcounter{secnumdepth}{0}
 \VerbatimFootnotes % allows verbatim text in footnotes
 \title{Pandoc Test Suite}
-- 
cgit v1.2.3

